TITL xs2212a in Fd-3m 
REM Fd-3m (#227 in standard setting)
CELL 0.71073  10.407776  10.407776  10.407776  90.0000  90.0000  90.0000
ZERR    5.00   0.000288   0.000288   0.000288   0.0000   0.0000   0.0000
LATT  4
SYMM -x+3/4,-y+1/4, z+1/2 
SYMM -x+1/4, y+1/2,-z+3/4 
SYMM  x+1/2,-y+3/4,-z+1/4 
SYMM  z, x, y 
SYMM  z+1/2,-x+3/4,-y+1/4 
SYMM -z+3/4,-x+1/4, y+1/2 
SYMM -z+1/4, x+1/2,-y+3/4 
SYMM  y, z, x 
SYMM -y+1/4, z+1/2,-x+3/4 
SYMM  y+1/2,-z+3/4,-x+1/4 
SYMM -y+3/4,-z+1/4, x+1/2 
SYMM  y+3/4, x+1/4,-z+1/2 
SYMM -y,-x,-z 
SYMM  y+1/4,-x+1/2, z+3/4 
SYMM -y+1/2, x+3/4, z+1/4 
SYMM  x+3/4, z+1/4,-y+1/2 
SYMM -x+1/2, z+3/4, y+1/4 
SYMM -x,-z,-y 
SYMM  x+1/4,-z+1/2, y+3/4 
SYMM  z+3/4, y+1/4,-x+1/2 
SYMM  z+1/4,-y+1/2, x+3/4 
SYMM -z+1/2, y+3/4, x+1/4 
SYMM -z,-y,-x 
SFAC C H N O
UNIT 55.00 50.00 5.00 5.00
TREF
HKLF 4
END
