TITL   xs1715a in Fd-3m 
REM  Fd-3m (#227 in standard setting)
REM Ins file created by Rigaku Oxford Diffraction
CELL   0.71073   8.36979   8.36979   8.36979   90.00000   90.00000   90.00000
ZERR   3.00   0.00016   0.00016   0.00016   0.00000   0.00000   0.00000
LATT 4
SYMM -x+3/4,-y+1/4, z+1/2 
SYMM -x+1/4, y+1/2,-z+3/4 
SYMM  x+1/2,-y+3/4,-z+1/4 
SYMM  z, x, y 
SYMM  z+1/2,-x+3/4,-y+1/4 
SYMM -z+3/4,-x+1/4, y+1/2 
SYMM -z+1/4, x+1/2,-y+3/4 
SYMM  y, z, x 
SYMM -y+1/4, z+1/2,-x+3/4 
SYMM  y+1/2,-z+3/4,-x+1/4 
SYMM -y+3/4,-z+1/4, x+1/2 
SYMM  y+3/4, x+1/4,-z+1/2 
SYMM -y,-x,-z 
SYMM  y+1/4,-x+1/2, z+3/4 
SYMM -y+1/2, x+3/4, z+1/4 
SYMM  x+3/4, z+1/4,-y+1/2 
SYMM -x+1/2, z+3/4, y+1/4 
SYMM -x,-z,-y 
SYMM  x+1/4,-z+1/2, y+3/4 
SYMM  z+3/4, y+1/4,-x+1/2 
SYMM  z+1/4,-y+1/2, x+3/4 
SYMM -z+1/2, y+3/4, x+1/4 
SYMM -z,-y,-x 
SFAC  C  H  N  O
UNIT  33  30  3  3
TREF
L.S.  10
PLAN   20
HKLF 4
END
