TITL xs1607a in F m -3 m
CELL   0.71073   8.3637   8.3637   8.3637  90.000  90.000  90.000
ZERR     4       0.0001   0.0001   0.0001   0.000   0.000   0.000
LATT    4
SYMM  +X,-Y,-Z
SYMM  -X,-Y,+Z
SYMM  -X,+Y,-Z
SYMM  -Y,+X,+Z
SYMM  +Y,+X,-Z
SYMM  +Y,-X,+Z
SYMM  -Y,-X,-Z
SYMM  +Y,+Z,+X
SYMM  -Y,-Z,+X
SYMM  +Y,-Z,-X
SYMM  -Y,+Z,-X
SYMM  -Z,+Y,+X
SYMM  -Z,-Y,-X
SYMM  +Z,-Y,+X
SYMM  +Z,+Y,-X
SYMM  +Z,+X,+Y
SYMM  -Z,+X,-Y
SYMM  -Z,-X,+Y
SYMM  +Z,-X,-Y
SYMM  -X,-Z,-Y
SYMM  -X,+Z,+Y
SYMM  +X,-Z,+Y
SYMM  +X,+Z,-Y
SFAC  Ba      20.33612  3.21600 19.29703  0.27560  10.88801  20.20732 =
         2.69590 167.20219   2.77310  -0.324   2.282  9650.000   1.350 137.327
SFAC  Ca       8.62661 10.44211  7.38731  0.65990   1.58990  85.74849 =
         1.02110 178.43719   1.37510   0.226   0.306  1290.000   1.970  40.078
SFAC  O        3.04850 13.27711  2.28680  5.70111   1.54630   0.32390 =
         0.86700  32.90894   0.25080   0.011   0.006    32.500   0.660  15.999
SFAC  W       29.08183  1.72029 15.43001  9.22591  14.43271   0.32170 =
         5.11983  57.05606   9.88751  -0.849   6.872 28600.000   1.370 183.840
UNIT  8    4    24   4
TREF  50
HKLF  4
END
