TITL    xs1606a in I 4/m
CELL   0.71073   5.9102   5.9131   8.3594  90.000  90.000  90.000
ZERR     2       0.0001   0.0002   0.0002   0.000   0.000   0.000
LATT  2
SYMM -X,-Y,Z
SYMM -Y,X,Z
SYMM Y,-X,Z
SFAC    O   CA  BA  W
UNIT    12   2   4   2
MERG    2
L.S.    4
FMAP    2
PLAN    25
ACTA
FVAR       2.82503   0.93139
BA1   3   10.000000   10.500000   10.250000    20.25000  
CA1   2   10.000000   10.000000   10.500000    10.12500  
W1    4   10.000000   10.000000   10.000000    10.12500   
O1    1   10.000000   10.000000    0.229761    10.25000   
O2    1    0.229822    0.229786   10.000000    10.50000    

HKLF      4
END
Q005    1   0.28561  -0.78528   0.50000  10.50000   0.01659
Q006    1   1.00816  -0.26304   0.37696  11.00000   0.01659
