TITL l in F m -3 m
CELL   0.71073   8.3555   8.3555   8.3555  90.000  90.000  90.000
ZERR     4       0.0001   0.0001   0.0001   0.000   0.000   0.000
LATT    4
SYMM   +X,1/4-Y,1/4-Z
SYMM   3/4-X,1/4-Y,1/2+Z
SYMM   3/4-X,+Y,3/4-Z
SYMM   -Y,1/4+X,1/4+Z
SYMM   3/4+Y,1/4+X,1/2-Z
SYMM   3/4+Y,-X,3/4+Z
SYMM   -Y,-X,-Z
SYMM   +Y,+Z,+X
SYMM   3/4-Y,1/4-Z,1/2+X
SYMM   +Y,1/4-Z,1/4-X
SYMM   3/4-Y,+Z,3/4-X
SYMM   -Z,1/4+Y,1/4+X
SYMM   -Z,-Y,-X
SYMM   3/4+Z,-Y,3/4+X
SYMM   3/4+Z,1/4+Y,1/2-X
SYMM   +Z,+X,+Y
SYMM   1/4-Z,1/2+X,3/4-Y
SYMM   1/4-Z,1/4-X,+Y
SYMM   +Z,3/4-X,3/4-Y
SYMM   -X,-Z,-Y
SYMM   -X,3/4+Z,3/4+Y
SYMM   1/4+X,1/2-Z,3/4+Y
SYMM   3/4+X,1/4+Z,1/2-Y
SFAC  Ba   Ca   O    W
UNIT  8    4    24   4
TEMP  -163
SIZE  0 0 0
PATT
HKLF  4
END
