TITL    l in F m -3 m
CELL   0.71073   8.3555   8.3555   8.3555  90.000  90.000  90.000
ZERR     4       0.0001   0.0001   0.0001   0.000   0.000   0.000
LATT    4
SYMM   +X,-Y,-Z
SYMM   -X,-Y,+Z
SYMM   -X,+Y,-Z
SYMM   -Y,+X,+Z
SYMM   +Y,+X,-Z
SYMM   +Y,-X,+Z
SYMM   -Y,-X,-Z
SYMM   +Y,+Z,+X
SYMM   -Y,-Z,+X
SYMM   +Y,-Z,-X
SYMM   -Y,+Z,-X
SYMM   -Z,+Y,+X
SYMM   -Z,-Y,-X
SYMM   +Z,-Y,+X
SYMM   +Z,+Y,-X
SYMM   +Z,+X,+Y
SYMM   -Z,+X,-Y
SYMM   -Z,-X,+Y
SYMM   +Z,-X,-Y
SYMM   -X,-Z,-Y
SYMM   -X,+Z,+Y
SYMM   +X,-Z,+Y
SYMM   +X,+Z,-Y
SFAC  Ba   Ca   O    W
UNIT  8    4    24   4
TEMP  110
PLAN 10
L.S. 4
SIZE  0.0 0.0 0.0
WGHT    0.0118     18.0655 
EXTI    0.000247
FVAR       1.39502
BA1   1   10.250000   10.250000   10.250000    10.04167    0.00321    0.00321 =
         0.00321    0.00000    0.00000    0.00000
CA1   2   10.000000   10.000000   10.000000    10.02083    0.00272    0.00272 =
         0.00272    0.00000    0.00000    0.00000
W1    4   10.500000   10.500000   10.500000    10.02083    0.00070    0.00070 =
         0.00070    0.00000    0.00000    0.00000
O1    3    0.272875   10.000000   10.000000    10.12500    0.00058    0.04188 =
         0.04188    0.00000    0.00000    0.00000
 
HKLF  4
 
REM     l in F m -3 m
REM R1 =  0.0161 for    163 Fo > 4sig(Fo)  and  0.0161 for all    163 data
REM      8 parameters refined using      0 restraints
 
END
 
WGHT      0.0118     18.0655
