TITL l in C 1 2/m 1
CELL   0.71073   5.9104   5.9077   8.3577  90.000  89.993  90.000
ZERR     2       0.0001   0.0001   0.0001   0.000   0.002   0.000
LATT    7
SYMM   -X,+Y,-Z
SFAC  Ba   Ca   O    W
UNIT  4    2    12   2
TEMP    20
SIZE  0 0 0
PATT
HKLF  4
END
