TITL
CELL   0.71073   5.9136   5.9144   8.3620  90.000  90.009  90.000
ZERR     2       0.0001   0.0001   0.0002   0.000   0.002   0.000
LATT  2
SYMM -X,Y,-Z
SFAC    O   CA  BA  W
UNIT    12   2   4   2
MERG    2
L.S.    4
FMAP    2
PLAN    25
WGHT    0.100000
EXTI    0.000000
FVAR       2.73980
BA1   3   10.000000   10.500000   10.250000    10.50000    0.00436
CA1   2   10.000000   10.000000   10.500000    10.25000    0.01020
W1    4   10.000000   10.000000   10.000000    10.25000    0.00277
O1    1   10.000000   10.000000    0.228467    10.50000    0.06920
O2    1    0.237727    0.237167   10.000000    11.00000    0.08206
 
HKLF      4
 
REM     xs1607a in I 1 2/m 1
REM R1 =  0.0541 for   1334 Fo > 4sig(Fo)  and  0.0541 for all   1334 data
REM     10 parameters refined using      0 restraints
 
END
 
WGHT      0.0476     36.8450
REM Highest difference peak 16.234,  deepest hole-13.372,  1-sigma level  1.190
Q1    1   0.0000  0.5000  0.0000  10.25000  0.05    6.44
Q2    1  -0.2500  0.2500  0.2500  10.50000  0.05    6.11
Q3    1   0.0000  0.5000  0.5000  10.25000  0.05    6.07
Q4    1   0.2500  0.2500  0.2500  10.50000  0.05    5.92
Q5    1  -0.1423  0.0559  0.0362  11.00000  0.05    1.89
Q6    1   0.0776  0.0000  0.0931  10.50000  0.05    1.79
Q7    1   0.0713  0.5000  0.3262  10.50000  0.05    1.59
Q8    1  -0.0637  0.0983  0.0909  11.00000  0.05    1.39
Q9    1  -0.0510  0.1476  0.0257  11.00000  0.05    1.38
Q10   1  -0.0811  0.5000  0.1740  10.50000  0.05    1.28
Q11   1   0.2189  0.0000 -0.0019  10.50000  0.05    1.23
Q12   1   0.0314  0.1515  0.0525  11.00000  0.05    1.22
Q13   1  -0.0588  0.0000  0.1000  10.50000  0.05    1.11
Q14   1   0.1530  0.0379  0.0521  11.00000  0.05    1.10
Q15   1  -0.1229  0.4552  0.2783  11.00000  0.05    1.04
Q16   1  -0.1018  0.0000  0.2786  10.50000  0.05    1.02
Q17   1   0.2194  0.5000  0.3547  10.50000  0.05    0.95
Q18   1   0.1595  0.0000  0.1309  10.50000  0.05    0.94
Q19   1   0.3396  0.2968 -0.0096  11.00000  0.05    0.91
Q20   1   0.0017  0.0000  0.1403  10.50000  0.05    0.89
Q21   1   0.1226  0.2081  0.0287  11.00000  0.05    0.88
Q22   1   0.0625  0.5000  0.2025  10.50000  0.05    0.86
Q23   1  -0.2288  0.5000  0.1323  10.50000  0.05    0.86
Q24   1   0.2085  0.2935 -0.1468  11.00000  0.05    0.86
Q25   1   0.0829  0.1522  0.4734  11.00000  0.05    0.84

HKLF      4                                                         
