TITL    4mmm in P 4/m m m
CELL   0.71073   5.9116   5.9116   8.3597  90.000  90.000  90.000
ZERR     2       0.0000   0.0000   0.0001   0.000   0.000   0.000
LATT  1
SYMM -X,-Y,Z
SYMM X,-Y,-Z
SYMM -X,Y,-Z
SYMM -Y,-X,-Z
SYMM Y,X,-Z
SYMM Y,-X,Z
SYMM -Y,X,Z
SFAC    O   CA  BA  W
UNIT    12   4   4   2
MERG    2
L.S.    4
FMAP    2
PLAN    25
WGHT    0.0179     15.3915
FVAR       2.76565
BA1   3   10.000000   10.500000   10.250000    10.25000    0.00327
CA1   2   10.000000   10.000000   10.500000    10.12500    0.00249
W1    4   10.000000   10.000000   10.000000    10.12500    0.00085
O1    1   10.000000   10.000000    0.226257    10.25000    0.02417
O2    1    0.226717    0.226717   10.000000    10.50000    0.02605
O008  1    0.319258   -0.680742    0.500000    10.25000    1.01381
 
HKLF      4
 
REM     4mmm in P 4/m m m
REM R1 =  0.0262 for    396 Fo > 4sig(Fo)  and  0.0262 for all    396 data
REM     11 parameters refined using      0 restraints
 
END
 
WGHT      0.0179     15.3915
REM Highest difference peak  4.602,  deepest hole -5.639,  1-sigma level  0.497
Q1    1   0.5000 -0.5000  0.4713  10.12500  0.05    4.60
Q2    1   0.1877  0.2635  0.0000  10.50000  0.05    2.62
Q3    1   0.5000 -0.5495  0.2715  10.50000  0.05    2.57
Q4    1   0.3156 -0.7653  0.5000  10.50000  0.05    2.47
Q5    1   0.0689  0.5000  0.2937  10.50000  0.05    2.43
Q6    1   0.0000  0.4343  0.2064  10.50000  0.05    2.35
Q7    1   0.2497 -0.7079  0.4746  11.00000  0.05    2.31
Q8    1   0.0000  0.4211  0.3005  10.50000  0.05    1.65
Q9    1   0.0789  0.5000  0.1995  10.50000  0.05    1.65
Q10   1   0.0000  0.5000  0.5000  10.12500  0.05    1.59
Q11   1   0.0000  0.5000  0.0000  10.12500  0.05    1.59
Q12   1   0.2591 -0.7409  0.2661  10.50000  0.05    1.46
Q13   1   0.5000  0.5000  0.1888  10.12500  0.05    1.30
Q14   1   0.0000  0.0000  0.3112  10.12500  0.05    1.30
Q15   1   0.1417  0.1417  0.0000  10.25000  0.05    1.27
Q16   1   0.3615 -0.6385  0.5000  10.25000  0.05    1.22
Q17   1   0.5000 -0.5000  0.3561  10.12500  0.05    1.21
Q18   1   0.0000  0.0000  0.1439  10.12500  0.05    1.21
Q19   1   0.1619 -0.7890  0.5000  10.50000  0.05    1.16
Q20   1   0.3412  0.2922  0.0000  10.50000  0.05    1.06
Q21   1   0.1848 -0.8152  0.5000  10.25000  0.05    0.98
Q22   1   0.1198 -0.7383  0.5000  10.50000  0.05    0.93
Q23   1   0.3830  0.2401  0.0000  10.50000  0.05    0.85
Q24   1   0.0000  0.1858  0.0000  10.25000  0.05    0.82
Q25   1   0.5000 -0.6858  0.5000  10.25000  0.05    0.82
