TITL    xs1606a in I 4/m
CELL   0.71073   5.9102   5.9131   8.3594  90.000  90.000  90.000
ZERR     2       0.0001   0.0002   0.0002   0.000   0.000   0.000
LATT  2
SYMM -X,-Y,Z
SYMM -Y,X,Z
SYMM Y,-X,Z
SFAC    O   CA  BA  W
UNIT    12   2   4   2
MERG    2
L.S.    4
FMAP    2
PLAN    25
ACTA
WGHT    0.012400    1.848000
EXTI    0.074453
FVAR      12.44627 
BA1   3   10.000000   10.500000   10.250000    10.25000   
CA1   2   10.000000   10.000000   10.500000    10.12500   
W1    4   10.000000   10.000000   10.000000    10.12500   
O1    1   10.000000   10.000000    0.208754    10.25000    
O2    1    0.221130    0.227633   10.000000    10.50000    
 
HKLF      4
 
REM     xs1606a in I 4/m
REM R1 =  0.6181 for    653 Fo > 4sig(Fo)  and  0.6181 for all    653 data
REM     16 parameters refined using      0 restraints
 
END
 
WGHT      0.2000      0.0000
REM Highest difference peak148.098,  deepest hole -7.759,  1-sigma level  3.914
Q1    1   0.0000  0.0000  0.0000  10.12500  0.05   53.49
Q2    1   0.0000  0.5000  0.3391  10.50000  0.05    6.06
Q3    1  -0.0007  0.6225  0.2522  11.00000  0.05    5.99
Q4    1   0.0335  0.5665  0.1773  11.00000  0.05    4.99
Q5    1   0.0343  0.4337  0.1773  11.00000  0.05    4.89
Q6    1   0.0027  0.5748  0.3182  11.00000  0.05    4.62
Q7    1  -0.0013  0.6028  0.1982  11.00000  0.05    4.50
Q8    1   0.0971  0.5732  0.2525  11.00000  0.05    3.84
Q9    1   0.1004  0.4408  0.2796  11.00000  0.05    3.69
Q10   1   0.0000  0.5000  0.0000  10.25000  0.05    3.61
Q11   1   0.1018  0.4572  0.2077  11.00000  0.05    3.60
Q12   1   0.1014  0.5418  0.2082  11.00000  0.05    3.58
Q13   1   0.0000  0.0000  0.2775  10.25000  0.05    3.20
Q14   1   0.0000  0.0000  0.0936  10.25000  0.05    3.16
Q15   1   0.0005  0.3749  0.0000  10.50000  0.05    2.91
Q16   1   0.2500  0.2500  0.2500  10.50000  0.05    2.84
Q17   1   0.1290  0.5003  0.0000  10.50000  0.05    2.75
Q18   1  -0.0019  0.6241  0.3702  11.00000  0.05    2.70
Q19   1   0.0000  0.5000  0.3939  10.50000  0.05    2.53
Q20   1  -0.0013  0.6249  0.1310  11.00000  0.05    2.51
Q21   1   0.2139  0.0001  0.2112  11.00000  0.05    2.47
Q22   1  -0.2139 -0.0004  0.2909  11.00000  0.05    2.47
Q23   1   0.1954  0.5004  0.0988  11.00000  0.05    2.39
Q24   1   0.0000  0.5599  0.1068  11.00000  0.05    2.34
Q25   1  -0.2038  0.4855  0.2210  11.00000  0.05    2.33
